-- Installation Manual Data Migration
-- Generated: 2025-10-20T09:37:23.583623

CREATE TABLE IF NOT EXISTS installation_manuals (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  product_name VARCHAR(255),
  manufacturer VARCHAR(255),
  manual_url TEXT,
  manual_filename VARCHAR(255),
  manual_type ENUM('installation', 'manual', 'safety') DEFAULT 'installation',
  installation_steps JSON,
  time_estimate_per_unit DECIMAL(5,2),
  time_unit ENUM('per_sqm', 'per_piece', 'per_project') DEFAULT 'per_sqm',
  required_tools JSON,
  safety_requirements JSON,
  material_requirements JSON,
  skill_level ENUM('let', 'medium', 'svær') DEFAULT 'medium',
  weather_conditions TEXT,
  key_points JSON,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_product (product_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 280_Montagevejledning_Boelgepladetag.pdf
INSERT INTO installation_manuals (
  product_name, manufacturer, manual_url, manual_filename, manual_type,
  installation_steps, time_estimate_per_unit, time_unit,
  required_tools, safety_requirements, material_requirements,
  skill_level, weather_conditions, key_points
) VALUES (
  '280 Montagevejledning Boelgepladetag',
  'Cembrit',
  NULL,
  '280_Montagevejledning_Boelgepladetag.pdf',
  'installation',
  '["Kontroller rethed på lægter og spær med retholt eller snor", "Monter Cembrit Plastudhængsklodser med ventilation ved tagfod", "Fastgør lægter i henhold til gældende anvisninger", "Placer Cembrit Bølgeplader på lægterne", "Monter 2 tagskruer i hver bølgeplade", "Sørg for korrekt overlæg på 110 mm", "Anvend PVC skumstrimmel for at sikre tætheden", "Ventiler ved rygning med Cembrit rygningselement", "Fjern bore- og skærestøv straks efter bearbejdning", "Afslut ved vindskede med Cembrit Vindskedeprofil", "Kontroller montagebredde ved prøveoplægning", "Sørg for minimum 14˚ taghældning", "Opbevar plader på tørt og plant underlag", "Brug Cembrit Fuglegitter ved tagfod", "Sørg for korrekt ventilation ved tagfod og kip"]',
  2.5,
  'per_sqm',
  '["Håndværktøj", "Langsomtgående el-værktøj", "Hurtiggående el-værktøj", "Vinkelsliber med diamantklinge", "Rundsav med hårdmetalklinge", "Boremaskine med ø9 bor"]',
  '["Fjern bore- og skærestøv straks", "Brug støvafsugning ved hurtigtgående værktøj", "Følg gældende regler vedr. sikkerhed og beskyttelse"]',
  '{"Cembrit Bølgeplader": "1,03 stk/m²", "Cembrit Tagskruer": "2,1 stk/m²", "Cembrit PVC-skumstrimler": "1,2 m/m²", "Cembrit Stålnet": "1,1 m²/m²", "Lægter": "2,81 stk/m²"}',
  'medium',
  'Tørt vejr anbefales for at undgå kalkudfældninger',
  '["Korrekt opbevaring og håndtering er afgørende", "Ventilation ved tagfod og kip er nødvendig", "Minimum 14˚ taghældning skal overholdes", "Fjern bore- og skærestøv straks for at undgå skader", "Brug af PVC skumstrimmel for at sikre tætheden", "Kontroller montagebredde ved prøveoplægning", "Sørg for korrekt fastgørelse med tagskruer"]'
);
